NAME		OSZI
DESCRIPTION	'Oszilloskop'
EXETYPE		WINDOWS
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE	0x1000
STACKSIZE	0x3000

IMPORTS
	CreateStatusWindow		=COMMCTRL.6
	CreateToolbar			=COMMCTRL.7
	WritePrivateProfileStructX	=COMMCTRL.10
	GetPrivateProfileStructX	=COMMCTRL.11
	InitCommonControls		=COMMCTRL.17

	WritePrivateProfileStructY	=KERNEL.406
	GetPrivateProfileStructY	=KERNEL.407
	CheckMenuRadioItemY		=USER.666
	SetMenuDefaultItemY		=USER.664

EXPORTS
;	Float2String	@2
;	String2Float	@3
	MainWnd		@4
	HelpFileName	@5
	StdProfile	@6
;	GetCharSample	@16
;	GetShortSample	@17
;	GetBitSample	@18	
