InS_StArT
RL2000.COM
1.0
^Compex RL2000 PCI Ethernet Adapter,RL2000.COM,IE0
!OIE0 (NODE ADDRESS) Optional Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*RIE0 (FRAME) Frame Types
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
